-- 创建用户登录表
create table if not exists login_users (
    userid integer primary key,
    name varchar(50) unique, -- 用户名唯一
    password varchar(50)
);
-- 创建温湿度信息表
create table if not exists temp_hum_info (
    thid integer primary key,
    temperature double,
    humidity double,
    th_date_time datetime
);
-- 创建用户操作记录表
create table if not exists record_of_operations (
    operid integer primary key,
    oper_user_name varchar(50),
    operation_detail text,
    operation_time datetime
);
-- 列举显示已经创建的表
.tables